CENTRAL CALORIMETER

CENTRAL CALORIMETER

CERENKOV DETECTOR

VETO COUNTERS

CALORIMETER

FORWARD

LUMINOSITY MONITOR

INTERACTION POINT

GAS JET

2.63m

E835 EQUIPMENT LAYOUT

FREON 13 CO2

fanxl

INNER DETECTOR H2 SF SC2 SIL H2’ SC1 H1